000.0000

Better Connected
Microfeatures Connectivity

Technical Information

2019 – deutsch

Einführung
Die Qualität / Eignung einer gesteckten FO-Verbindung nur über die IL / RL-Werte, welche direkt nach der Produktion des Patchkabels oder des Pigtails gegen einen Masterstecker unter optimalen Messbedingungen ermittelt werden zu definieren, wiederspiegelt die Realität im Betrieb nur ungenügend.
Während des Betriebes ist die Steckverbindung periodisch oder dauernd Einflüssen ausgesetzt, welche die Übertragungseigenschaften beeinträchtigen können.
Erwartungen an die FO-Verbindung
Während der Installation
Plug&Play
• kurze Installationszeit
• «Pass» für die Freigabe des Kanals mit der ersten Messung
keine Beschädigung von benachbarten Steckern und Kupplungen
• bei Seitenbelastung
• bei Zugbelastung
Bei Unterhaltsarbeiten im Netzwerk (MAC)
Plug&Play
• kurze Installationszeit
• «Pass» für die Freigabe des Kanals mit der ersten Messung
keine Beschädigung von benachbarten Steckern und Kupplungen
• bei Seitenbelastung
• bei Zugbelastung
• einfache Reinigung
Im Betrieb
• Temperaturbeständigkeit
• Formbeständigkeit bei erhöhter Luftfeuchtigkeit oder Temperatur
• Vibrationsbeständigkeit

Microfeatures von R&M FO - Steckverbindungen

Microfeature R&M Connectivity

Effekt

Formstabile Kunststoffe

Verhalten von R&M  Komponenten

Verhalten bei ungenügender Masshalthaltigkeit

Metallclip bei verschraubbaren FO - Adaptern

Eng spezifizierte Keramikteile (Sleeve und Ferrule) und/oder konsequent durchgeführter Tuning-Prozess bei der Steckermontage

Erhöhte Dauertemperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit kann die Dimension von Steckern und Adaptern zum Beispiel durch Feuchtigkeitsaufnahme beeinflussen.
Eine Abweichung der ursprünglichen Übertragungswerte kann die Folge daraus sein.

Bei dicht bepackten Plattformen können bei Manipulationen an einem Stecker (MAC Prozesse) die benachbarten Patchkabel tangiert und leicht weggedrückt werden (Wiggling).
Bei verschraubten FO-Kupplungen, die starr in der Frontplatte sitzen, wirkt sich diese Seitenkraft über den Stecker direkt auf die Steckung ‚Stecker-Ferrule-Stecker‘ aus. Daraus resultieren Übertragungsunterbrüche oder im schlimmsten Fall eine Beschädigung der Keramikteile.
R&M Kupplungen schwächen diese Kraft ab, weil der Metallclip die Bewegung aufnimmt und von der Steckung weg leitet.

Geringe Streuung der IL- und RL-Werte bei wiederholtem Stecken verkürzt Installations- und Unterhaltsarbeiten.
Kein Suchen nach der optimalen Pigtail – Patchcordpaarung, dank optimalen each-to-each Werten – Plug&Play!

R&M Steckverbindung

Mid-End Steckverbindung

Reserve
R&M prüft die kritischen mechanischen Belastungen der Steckkomponenten mit höheren Belastungen als im Datenblatt angegeben.

R&M Steckkomponenten bleiben zuverlässig, auch wenn versehentlich kurzfristig höhere Beanspruchungen auf die Steckung einwirken, als spezifiziert.
Die Gefahr einer Beschädigung mit anschliessendem Ersatz von Steckkomponenten ist stark reduziert.

Reinigungstools
R&M bietet E-2000 und LC duplex Kupplungen generell, SC simplex Kupplungen optional mit integriertem laserschutz an.
R&M bietet ein Schlüsselset, welches die Reinigung der Lasergeschützten Kupplung erleichtert.

Keine Restriktion für das Reinigungsequipment für FO - kupplungen.