000.0000

Better Connected
Microfeatures Plug&Play

Technical Information

2019 – deutsch

Einführung
Einstecken – fertig! So der Wunsch jedes Installateurs.
Die Ernüchterung nach erfolgter Installation kommt oft bei der Schlussmessung zur Inbetriebnahme, wenn IL und RL - Werte der Steckverbindungen zu hohe Werte aufweisen und die Suche nach einem Patchkabel beginnt, welches mit dem Gegenstecker die optischen Anforderungen erfüllt.
Plug&Play
Gemäss Standard müssen each-to-each Messungen mit zufällig ausgewählten Kabeln durchgeführt werden.
Messungen gegen einen Masterstecker gaukeln dem Kunden eine Performance vor.

Each-to-Each by R&M
R&M spezifiziert und prüft each-to-each IL/RL strikte nach Standard.
Damit garantieren wir die Einhaltung der Spezifikationswerte unabhängig von der Paarung Stecker - Adapter -  Stecker.

Massnahmen

Präzisionsferrulen

Effekt

Eng tolerierte Ferrulenbohrungen reduzieren das „Raumangebot“ für die finale Position der Faser in der Ferrulenbohrung.

Formbestädige Kunststoffe und eng toleriertes Teiledesign

Kaum Einfluss auf die Dimension der Steckereinzelteile bei erhöhter Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.

Tuning

Getunte Stecker engen den Bereich der finalen position der Faser in der Ferrulenbohrung ein.